<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">time 0.2
image_size 1360 768 center -0.751131 -0.280543 pixels_per_unit 100
spatial_oversample 2 spatial_filter_radius 0.75 sample_density 5
nbatches 1 white_level 200
brightness 1 gamma 2 cmap_inter 0
xform 0 density 1 color 1
var 0 0 0 0 1 0 0
coefs 0.301841 -0.67335 -0.773104 -0.251116 0.044031 0.136135
xform 1 density 1 color 0
var 0 0 0 0 1 0 0
coefs 0.509564 -0.428975 0.565256 -0.163823 -0.180255 0.167344
xform 2 density 1 color 0
var 0 0 1 0 0 0 0
coefs -0.675703 -0.051893 0.815703 -0.399177 0.308701 -0.15378
;
</pre></body></html>