time 0.2
cmap 72
image_size 800 600 center -0.637555 -0.393013 pixels_per_unit 100
spatial_oversample 2 spatial_filter_radius 0.75 sample_density 5
nbatches 1 white_level 200
brightness 1 gamma 2 cmap_inter 0
xform 0 density 1 color 0.2
var 0 0 0 0 1 0 0
coefs 0.188801 0.60826 0.316788 -0.55667 -0.2744 0.257933
xform 1 density 1 color 0
var 0 0 0 0 1 0 0
coefs 0.285777 0.0678076 -0.640481 -0.209332 0.598211 -0.456748
xform 2 density 1 color 0
var 0 0 0 0 1 0 0
coefs -0.863712 0.420489 0.631986 -0.820005 -0.505238 0.391544
xform 3 density 1 color 0.8
var 0 0 0 0 1 0 0
coefs 0.640129 -0.344855 0.281745 0.728586 0.144424 0.0895337
xform 4 density 1 color 0
var 0 0 0 0 1 0 0
coefs -0.478209 0.779285 -0.605504 -0.51226 -0.374243 0.0481296
;
